SELECT * FROM sh_order_index soi WHERE soi.data_id LIKE '%河南安阳%' -- 2798

SELECT * FROM sh_order_index soi WHERE soi.dg_name LIKE '%河南安阳%'

SELECT * FROM sh_order_index soi WHERE soi.data_id = '河南安阳'
SELECT * FROM sh_order_index soi WHERE soi.data_id LIKE '%山东曲阜%' -- 306
SELECT * FROM sh_order_index soi WHERE soi.data_id LIKE '%庄河整县%' -- 951

-- 电站数据(监管数据)
DROP TABLE IF EXISTS `sh_order_index_jg`;
CREATE TABLE `sh_order_index_jg`  (
id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '电站id',
order_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站编码',
admin_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '创建人id',
customer_id			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '客户id',
agent_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商id',
product_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
create_time			bigint  DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
data_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组',
workflow_unique	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '当前流程',
prototype_id			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
remain_unique		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '',
is_best					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否为标杆电站',
order_type				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站类型',
update_time			bigint  DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
company_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
dg_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组说明',
contract_life		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同年限',
contract_group		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同组',
agent_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
area_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '地区id',
address					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '详细地址',
component_number	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '光伏板块数',
component_power	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '组件安装功率',
admin_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员姓名',
admin_phone			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员手机号',
user_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
user_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户手机号',
id_card					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户身份证号',
product_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品名称',
workflow_name		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '流程名称',
node_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT 'nodeID',
is_agree					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '审核是否通过',
group_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品ID',
sign							varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否签署合同，1已签署，2未签署',
uplode_contract	varchar(1024)  DEFAULT NULL COMMENT '手动上传-合同',
company_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '所属公司名称',
province_name		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '省',
city_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '市',
area_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '区/县',
assets_no				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '资产编号',
change_order_id	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站变更id',
p_agent_name    varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
operation_id    varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维id',
operation_name  varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维名称',
all_power				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '总功率',
order_type_text	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品说明',
is_save					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否可编辑',
is_m            varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '0',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='电站数据(监管数据)';


INSERT INTO sh_order_index_jg 
SELECT * 
FROM sh_order_index soi
WHERE soi.data_id LIKE '%河南安阳%' or soi.data_id LIKE '%山东曲阜%' or soi.data_id LIKE '%庄河整县%';

-- 电站数据(监管数据)-进件
DROP TABLE IF EXISTS `sh_order_index_jg_jj`;
CREATE TABLE `sh_order_index_jg_jj`  (
id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '电站id',
order_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站编码',
admin_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '创建人id',
customer_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '客户id',
agent_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商id',
product_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
create_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
data_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组',
workflow_unique		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '当前流程',
prototype_id			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
remain_unique			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '',
is_best						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否为标杆电站',
order_type				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站类型',
update_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
company_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
dg_name						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组说明',
contract_life			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同年限',
contract_group		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同组',
agent_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
area_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '地区id',
address						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '详细地址',
component_number	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '光伏板块数',
component_power		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '组件安装功率',
admin_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员姓名',
admin_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员手机号',
user_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
user_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户手机号',
id_card						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户身份证号',
product_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品名称',
workflow_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '流程名称',
node_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT 'nodeID',
is_agree					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '审核是否通过',
group_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品ID',
sign							varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否签署合同，1已签署，2未签署',
uplode_contract		varchar(1024)  DEFAULT NULL COMMENT '手动上传-合同',
company_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '所属公司名称',
province_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '省',
city_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '市',
area_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '区/县',
assets_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '资产编号',
change_order_id		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站变更id',
p_agent_name    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
operation_id    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维id',
operation_name  	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维名称',
all_power					bigint  DEFAULT NULL COMMENT '总功率',
order_type_text		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品说明',
is_save						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否可编辑',
is_m            	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '0',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='电站数据(监管数据)-进件';

-- workflow:"2_3_0_0_1,1_8_0_0_1"
INSERT INTO sh_order_index_jg_jj 
SELECT * 
FROM sh_order_index_jg  soij
WHERE soij.workflow_name <> '开始(创建订单)';

-- 电站数据(监管数据)-签约
DROP TABLE IF EXISTS `sh_order_index_jg_qy`;
CREATE TABLE `sh_order_index_jg_qy`  (
id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '电站id',
order_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站编码',
admin_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '创建人id',
customer_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '客户id',
agent_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商id',
product_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
create_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
data_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组',
workflow_unique		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '当前流程',
prototype_id			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
remain_unique			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '',
is_best						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否为标杆电站',
order_type				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站类型',
update_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
company_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
dg_name						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组说明',
contract_life			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同年限',
contract_group		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同组',
agent_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
area_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '地区id',
address						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '详细地址',
component_number	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '光伏板块数',
component_power		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '组件安装功率',
admin_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员姓名',
admin_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员手机号',
user_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
user_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户手机号',
id_card						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户身份证号',
product_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品名称',
workflow_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '流程名称',
node_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT 'nodeID',
is_agree					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '审核是否通过',
group_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品ID',
sign							varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否签署合同，1已签署，2未签署',
uplode_contract		varchar(1024)  DEFAULT NULL COMMENT '手动上传-合同',
company_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '所属公司名称',
province_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '省',
city_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '市',
area_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '区/县',
assets_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '资产编号',
change_order_id		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站变更id',
p_agent_name    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
operation_id    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维id',
operation_name  	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维名称',
all_power					bigint  DEFAULT NULL COMMENT '总功率',
order_type_text		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品说明',
is_save						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否可编辑',
is_m            	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '0',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='电站数据(监管数据)-签约';

INSERT INTO sh_order_index_jg_qy 
SELECT * 
FROM sh_order_index_jg  soij
WHERE soij.sign=1;

-- 电站数据(监管数据)-交货
DROP TABLE IF EXISTS `sh_order_index_jg_jh`;
CREATE TABLE `sh_order_index_jg_jh`  (
id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '电站id',
order_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站编码',
admin_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '创建人id',
customer_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '客户id',
agent_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商id',
product_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
create_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
data_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组',
workflow_unique		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '当前流程',
prototype_id			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
remain_unique			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '',
is_best						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否为标杆电站',
order_type				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站类型',
update_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
company_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
dg_name						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组说明',
contract_life			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同年限',
contract_group		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同组',
agent_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
area_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '地区id',
address						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '详细地址',
component_number	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '光伏板块数',
component_power		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '组件安装功率',
admin_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员姓名',
admin_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员手机号',
user_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
user_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户手机号',
id_card						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户身份证号',
product_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品名称',
workflow_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '流程名称',
node_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT 'nodeID',
is_agree					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '审核是否通过',
group_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品ID',
sign							varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否签署合同，1已签署，2未签署',
uplode_contract		varchar(1024)  DEFAULT NULL COMMENT '手动上传-合同',
company_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '所属公司名称',
province_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '省',
city_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '市',
area_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '区/县',
assets_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '资产编号',
change_order_id		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站变更id',
p_agent_name    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
operation_id    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维id',
operation_name  	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维名称',
all_power					bigint  DEFAULT NULL COMMENT '总功率',
order_type_text		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品说明',
is_save						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否可编辑',
is_m            	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '0',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='电站数据(监管数据)-交货';

INSERT INTO sh_order_index_jg_jh 
SELECT * 
FROM sh_order_index_jg soij
WHERE soij.workflow_name in (      
'确认交货',        
'施工派工',        
'施工资料提交',    
'代理商完工自审',   
'代理商完工自审驳回',  
'完工审核',         
'完工审核驳回',         
'并网资料提交',    
'代理商并网自审',   
'并网审核',        
'并网审核驳回',    
'现场验收',        
'建转运',         
'(工)确认交货',         
'(工)施工派工',         
'(工)完工提交',         
'(工)代理商完工自审',      
'(工)工程完工审核',     
'(工)并网资料提交',     
'(工)代理商并网自审',      
'(工)并网发电验收',     
'(工)验收资料提交',     
'(工)现场审核',         
'(工)建转运'
);

-- 电站数据(监管数据)-完工
DROP TABLE IF EXISTS `sh_order_index_jg_wg`;
CREATE TABLE `sh_order_index_jg_wg`  (
id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '电站id',
order_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站编码',
admin_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '创建人id',
customer_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '客户id',
agent_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商id',
product_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
create_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
data_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组',
workflow_unique		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '当前流程',
prototype_id			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
remain_unique			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '',
is_best						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否为标杆电站',
order_type				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站类型',
update_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
company_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
dg_name						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组说明',
contract_life			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同年限',
contract_group		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同组',
agent_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
area_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '地区id',
address						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '详细地址',
component_number	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '光伏板块数',
component_power		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '组件安装功率',
admin_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员姓名',
admin_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员手机号',
user_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
user_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户手机号',
id_card						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户身份证号',
product_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品名称',
workflow_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '流程名称',
node_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT 'nodeID',
is_agree					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '审核是否通过',
group_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品ID',
sign							varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否签署合同，1已签署，2未签署',
uplode_contract		varchar(1024)  DEFAULT NULL COMMENT '手动上传-合同',
company_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '所属公司名称',
province_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '省',
city_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '市',
area_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '区/县',
assets_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '资产编号',
change_order_id		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站变更id',
p_agent_name    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
operation_id    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维id',
operation_name  	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维名称',
all_power					bigint  DEFAULT NULL COMMENT '总功率',
order_type_text		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品说明',
is_save						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否可编辑',
is_m            	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '0',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='电站数据(监管数据)-完工';

INSERT INTO sh_order_index_jg_wg 
SELECT * 
FROM sh_order_index_jg soij
WHERE soij.workflow_name in (   
'并网资料提交',    
'代理商并网自审',   
'并网审核',        
'并网审核驳回',    
'现场验收',        
'建转运',     
'(工)并网资料提交',     
'(工)代理商并网自审',      
'(工)并网发电验收',     
'(工)验收资料提交',     
'(工)现场审核',         
'(工)建转运'
);

-- 电站数据(监管数据)-并网
DROP TABLE IF EXISTS `sh_order_index_jg_bw`;
CREATE TABLE `sh_order_index_jg_bw`  (
id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '电站id',
order_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站编码',
admin_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '创建人id',
customer_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '客户id',
agent_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商id',
product_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
create_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
data_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组',
workflow_unique		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '当前流程',
prototype_id			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品id',
remain_unique			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '',
is_best						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否为标杆电站',
order_type				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站类型',
update_time				bigint  DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
company_id				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '公司id',
dg_name						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '数据分组说明',
contract_life			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同年限',
contract_group		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '合同组',
agent_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
area_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '地区id',
address						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '详细地址',
component_number	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '光伏板块数',
component_power		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '组件安装功率',
admin_name				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员姓名',
admin_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '业务员手机号',
user_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
user_phone				varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户手机号',
id_card						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '用户身份证号',
product_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品名称',
workflow_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '流程名称',
node_id						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT 'nodeID',
is_agree					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '审核是否通过',
group_id					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品ID',
sign							varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否签署合同，1已签署，2未签署',
uplode_contract		varchar(1024)  DEFAULT NULL COMMENT '手动上传-合同',
company_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '所属公司名称',
province_name			varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '省',
city_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '市',
area_name					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '区/县',
assets_no					varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '资产编号',
change_order_id		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '电站变更id',
p_agent_name    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '代理商名称',
operation_id    	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维id',
operation_name  	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '运维名称',
all_power					bigint  DEFAULT NULL COMMENT '总功率',
order_type_text		varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '产品说明',
is_save						varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '是否可编辑',
is_m            	varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '0',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='电站数据(监管数据)-并网';

INSERT INTO sh_order_index_jg_bw 
SELECT * 
FROM sh_order_index_jg soij
WHERE soij.workflow_name in (   
'现场验收',        
'建转运',     
'(工)现场审核',         
'(工)建转运'
);